0measured [], Si - 171.9 mm

measured [], Si - 115.4 mm measured [], Si - 56.3 mm model for measured, Si - 171.9 mm model for measured, Si - 115.4 mm model for measured, Si - 56.3 mm mass attenuation coefficients [

] (cm

2 harmonic contamination (%)