R<1.0) Δ E/p (within

-2 -1 0 1 2 3 4 5

Normalized Tracks/0.08

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16 minbias_cuts Entries 39791 Mean 1.123 RMS 0.9672

minbias_no_cuts Entries 1 Mean 2.78 RMS 1.626

single_pion Entries 1 Mean 0.4485 RMS 0.4503