R<1.0) Δ E/p (within

-2 -1 0 1 2 3 4 5

Normalized Tracks/0.08

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12 minbias_cuts Entries 10356 Mean 1.373 RMS 0.8676

minbias_no_cuts Entries 1 Mean 2.92 RMS 1.489

single_pion Entries 1 Mean 0.6094 RMS 0.3829