R<1.0) Δ /p of late showing pions (within 0.100<

EM cal E -2 -1 0 1 2 3 4 5

Normalized Tracks/0.1

-3 10

-2 10

-1 10

1 minbias_cuts Entries 712 Mean 0.6958 RMS 0.861

single_no_cuts Entries 1 Mean 0.0169 RMS 0.1513

single_cuts Entries 1 Mean 0.02355 RMS 0.1453