R<1.0) Δ /p of late showing pions (within 0.100<

EM cal E -2 -1 0 1 2 3 4 5

Normalized Tracks/0.1

-3 10

-2 10

-1 10

1 minbias_cuts Entries 574 Mean 0.7487 RMS 0.8043

single_no_cuts Entries 1 Mean 0.006133 RMS 0.0748

single_cuts Entries 1 Mean 0.004607 RMS 0.07216